Université Libre de Bruxelles

Département d´Informatique

Algorithmique et Programmation

Projet 2

On désire disposer d´un programme qui lit sur input une série de nombres entiers non - négatifs. Le nombre de valeurs entrées pourra être quelconque et n´imp orte quelle valeur négative servira de valeur sentinelle pour indiquer la fin de la saisie.

Le programme devra au fur et à mesure de la saisie, détecter si la suite des nombres lus est une suite de nombres premiers croissante, ou une suite de nombres de F ibonacci croissante. A la fin de la saisie, le programme affichera un message indiquant le type de la suite ou si la suite n´est d´aucun des types ci - dessus.

Une suite de nombres premiers croissante est une suite dont tous les nombres sont des nombres pre miers et dont chacun est supérieur ou égal au nombre qui le précède dans la suite.

Exemple : 3, 11, 11, 17, 23, �

Une suite de nombres de Fibonacci croissante est une suite dont tous les nombres sont des nombres de Fibonacci et dont chacun est supérieur ou égal au nombre qui le précède dans la suite. Pour rappel, les nombres de Fibonacci sont définis par F

0

= 0, F

1

= 1 et F i>1

= F i - 1

+ F i - 2

Exemple : 5, 8, 34, 34, 34, 55, �

On vous demande :

· De fournir un listing (en C++) du programme décrit ci - dessus .

· D´accompagner le listing de commentaires pertinents .

· D´apporter une attention particulière à une bonne découpe en fonctions de votre programme.

Le projet est à remett re au plus tard au dernier TP avant la 19/10 à votre assistant.