16b
LIBRARY WSLIB

DESCRIPTION 'WinSock utility library v1.0'

EXPORTS
    _conn_sock              @1
    _init_sockaddr          @2
    _make_socket            @3
    _read_chars             @4
    _read_err               @5
    _set_blocked            @6
    _write_chars            @7
    _write_sock             @8
    _ws_strerror            @9
.

0

