3 '/vol/rzm9/gnu-alpha/ghostscript/gnu-ghostscript-8.71.0.20100730.tar.xz:gnu-ghostscript-8.71.0.20100730/psi/dwuninst.def' doesn't exist!		error.host	1
i This resource cannot be located.		error.host	1
.
