3 '/vol/rzm8/ghostscript/gs920rc1/ghostscript-9.20rc1.tar.gz:/tmp/tarfile_extract_x09yuz6l/ghostscript-9.20rc1/psi/dwsetup.def' doesn't exist!		error.host	1
i This resource cannot be located.		error.host	1
.
