\begin{tabular}{l r}
Machine   &  Page  \\  \hline

Alliant FX Series    &   11\\
Amdahl Vector Processors    &  14 \\
AMETEK Series 2010   &  17  \\
Active Memory Technology DAP  &  19 \\
Ardent Titan  &  22 \\
BBN Butterfly GP1000 Parallel Processor  &  25  \\
CDC CYBER 180 990/995E  &  27  \\
CDC CYBER 205  &  29 \\
CONVEX C-120/130 and C-210/220/230/240  &  31  \\
CRAY-1  & 34 \\
CRAY-2  &  36 \\
CRAY-3  &  38  \\
CRAY X-MP  & 40 \\
CRAY Y-MP  &  42 \\
CULLER 8  & 44 \\
CDC CYBERPLUS   &  46 \\
Cydrome CYDRA 5  &  49 \\
ELXSI 6400  &  51  \\
Encore Multimax 310/320  &  54  \\
ETA-10   &  56 \\
FLEX/32 Multicomputer  &  58  \\
Floating Point Systems MP32 Series  &  61  \\
Floating Point Systems FPS-5000 Series  &  63  \\
Floating Point Systems M64/40, 140, 50, 60  &  65 \\
Floating Point Systems M64/20, 30  &  67  \\
Floating Point Systems FPS T Series &  69  \\
Galaxy YH-1  &  71  \\
Loral MPP (Goodyear)   &  72  \\
Gould NP1  &  73  \\
Hitachi S-810, 820  &  75  \\
IBM 3090/VF   &  77  \\
Intel iPSC/2  &  81  \\
IP-1  &   85  \\
Isis   &  87  \\
Kendall Square Research  &  89  \\
Loral System 500  &  90  \\
Meiko  &  91  \\
Multiflow TRACE 7/200, 14/200, 28/200  &  94  \\
Myrias   &  97  \\
National Advanced Systems AS/91X0  &  99  \\
NCUBE  &  100  \\
NEC SX-JA, 1EA, 1A, 2A  &  102  \\
Prevec   &   105  \\
PS 2000  &  106 \\
Saxpy MATRIX 1  &  107 \\
SCS-30/XM, 40/XM  &  109  \\
Sequent Balance 8000, 21000  &  112  \\
Sequent Symmetry S27, S81  &  115 \\
Silicon Graphics IRIS 4D/70   &  118  \\
Star Technologies VP Series   &  120  \\
Stellar GS1000   &   122 \\
Supertek S-1   &   125  \\
Thinking Machines Connection Machine CM-2  &  126  \\
Unisys ISP 1100/90   &   133 \\
end{tabular}


.
