TOP500 6/96

Ó UniversitätMannheim

Performance Development

143.4

59.8

170.4

220.4

0.4

0.8

2.0

3.3

5895

3928

2142

1168

4.8

2.2

9.7

0,1

1

10

100

1000

10000

6/93 6/94 6/95 6/96

Performance [GFlops/s]

CM-5/1024

Los Alamos

Intel

XP/S140

Sandia

SNI

VP200 debis

München

Cray X-

MP/416

Nasa

N=1

N=500

N=100

Sum

Fujitsu

’NWT’ NAL

SGIPC/8

Westinghouse

13.7

Convex

SPP1000/XA-32

Michigan

Hitachi

SR2201/1024

Tokio