TOP500 6/97� Universit�t Mannheim

HP/Convex

Digital

Fujitsu

Hitachi

IBM

Intel

NEC

Parsytec

SGI/Cray

SUN

TMC 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

HP/Convex

Digital

Fujitsu

Hitachi

IBM

Intel

NEC

Parsytec

SGI/Cray

SUN

TMCNumber of systems installedTotal: 500