-- 0deg --

-- 45deg --

-- 90deg --

-- 135deg --

-- 180deg --

-- 225deg --

-- 270deg --

-- 315deg --

SLANT of 45deg

SLANT of -45deg

Size is relative

DEFAULT sizes

LARGE size (w=8mm, h=10mm) +%