mainAide sur le chargeur de démarrageBienvenue dans openSUSE Tumbleweed.
Utilisez ce menu pour sélectionner la fonction désirée. Si vous rencontrez des problèmes de navigation dans ce système d'aide, appuyez sur F1 pour entrer dans la helpdescription du système d'aide. Les fonctions principales du menu sont :
harddiskDémarrer depuis le disque dur : cette sélection n'affecte pas le système. Elle permet seulement de démarrer un système d'exploitation installé précédemment.
linuxInstallation : ce mode d'installation fonctionne sur la plupart des machines. Si vous rencontrez un gel du système lors de l'amorçage ou des problèmes de reconnaissance des composants matériels tels que les contrôleurs de disque ou cartes réseau, essayez l'une des options d'installation suivantes.
noacpiInstallation -- ACPI désactivé : en général, les ordinateurs vendus actuellement ont des implémentations ACPI incomplètes ou défectueuses. Pour désactiver la prise en charge ACPI dans le kernel, utilisez cette option. Elle laisse toutefois actives de nombreuses fonctions de performances, notamment DMA pour les disques durs IDE.
nolapicInstallation -- APIC local désactivé : si l'installation normale échoue, cela peut être dû au fait que le matériel ne prend pas en charge l'APIC locale. Dans ce cas, utilisez cette option pour procéder à l'installation sans prise en charge APIC locale.
failsafeInstallation -- Paramètres sécurisés : en cas d'échec avec Installation, cette option peut résoudre votre problème.
rescueSystème de secours : cette image d'amorçage démarre un petit système Linux en RAM. Cela est utile si le système ne démarre pas correctement. Une fois ce système amorcé, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
firmwareTest de microprogramme : exécute un outil de test du BIOS qui valide ACPI et d'autres parties de votre BIOS.
memtestTest de mémoire : le test de mémoire n'est pas uniquement utile à la vérification de l'installation des nouveaux modules de mémoire. Il s'agit d'un test pour une grande partie de votre système qui peut révéler des problèmes matériels.
optOptions de démarrage : les options d'amorçage peuvent complètement modifier le fonctionnement de votre système. Elles correspondent aux paramètres du kernel.
helpF1 Aide : cette aide est contextuelle. Elle affichera différents écrans selon l'élément actif de l'écran d'amorçage. Une description de ce système d'aide est également disponible.
keytableF2 : définir l'assignation de langue et de clavier utilisée par le chargeur d'amorçage.
videomodeF3 Mode vidéo : cette fonction permet de choisir entre différentes résolutions d'écran lors de l'installation. Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation graphique, text mode peut vous permettre de contourner le problème.
install_srcF4 Source d'installation : choisir la source d'installation.
driverupdateF6 Mise à jour de pilotes : pour les machines très récentes, une mise à jour de pilotes peut être nécessaire pour installer le système.bitsSélection du type de logicielVous pouvez installer la version 32 bits ou 64 bits de openSUSE Tumbleweed.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragedriverupdateMise à jour de pilotesSi vous avez une disquette ou un CD-ROM de mise à jour de pilotes, appuyez sur F6. Le chargeur d'amorçage vous invite à insérer le support de mise à jour de pilotes après le chargement du kernel Linux.
En général, une mise à jour de pilotes fait référence à une disquette contenant la nouvelle version des pilotes matériels ou les corrections de bogues nécessaires à l'installation.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragefailsafeInstallation -- Paramètres sécurisésSélectionnez Installation -- Paramètres sécurisés si votre système reste bloqué lors de l'installation ou si des erreurs non reproductibles se produisent. Cette option désactive DMA pour les unités IDE et toutes les fonctions de gestion de l'alimentation. Reportez-vous également aux options du kernel de o_apmapm, o_acpiACPI et o_ideide.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragefirmwareTest de microprogrammeDémarre un vérificateur de BIOS qui valide les tables ACPI et un grand nombre d'autres parties de votre BIOS. Les résultats de test peuvent être stockés sur un disque USB ou enregistrés sur le réseau.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarrageharddiskDémarrer depuis le disque durSélectionnez Démarrer le système installé pour démarrer le système installé sur votre disque dur local. Ce système doit être installé correctement parce que seul le MBR (Master Boot Record - secteur d'amorçage principal) du premier disque dur est démarré. L'ID matériel du premier disque dur est fourni par le BIOS de l'ordinateur.
Utilisez cette option si vous avez oublié de retirer le CD ou le DVD du lecteur et si vous voulez démarrer l'ordinateur depuis le disque dur.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragehelpUtilisation du système d'aideL'aide en ligne du chargeur d'amorçage est contextuelle. Elle fournit des informations sur l'élément du menu sélectionné ; si vous modifiez les options d'amorçage, elle recherche des informations sur l'option sur laquelle le curseur se trouve.
Touches de navigation 
  • Flèche haut : mettre en surbrillance le lien précédent  • Flèche bas : mettre en surbrillance le lien suivant  • Flèche gauche, Retour arrière : retour à la rubrique précédente  • Flèche droite, Entrée, Espace : suivre le lien  • Page haut : faire défiler une page vers le haut  • Page bas : faire défiler une page vers le bas  • Origine : aller au début de la page  • Fin : aller à la fin de la page  • Échap : quitter l'aide
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarrageinstall_srcSource d'installationAppuyez sur F4 pour choisir une source d'installation.
Cela revient à utiliser l'option d'amorçage o_installinstall.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragekeytableSélection de la langue et de la disposition du clavierAppuyez sur F2 pour modifier la langue et la disposition du clavier utilisées par le chargeur d'amorçage.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragelinuxInstallationSélectionnez Installation pour démarrer l'installation par défaut. Les optOptions de démarrage saisis sont utilisés au démarrage. Cet élément active un grand nombre de fonctions du matériel généralement disponibles.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragememtestTest de mémoireL'outil Test de mémoire inclus permet de procéder à des tests de contraintes du matériel. Il vise principalement à détecter des RAM défectueuses mais il teste également de nombreuses autres parties du système.
L'absence d'erreur ne constitue pas une garantie de bon fonctionnement de la mémoire, bien que la plupart des défauts de la mémoire soient détectés.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragenoacpiInstallation -- ACPI désactivéLe matériel actuel nécessite généralement ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) pour contrôler la gestion des interruptions. ACPI remplace complètement l'ancien système APM.
Sélectionnez Installation -- ACPI désactivé si vous rencontrez des problèmes lors de l'amorçage du kernel. Les problèmes connus avec ACPI sont : 
  • le kernel se fige lors de l'amorçage  • Les cartes PCI ne sont pas détectées ou initialisées correctement
Vous pouvez également essayer l'option d'amorçage firmwareTest de microprogramme et rechercher les résultats de test de la validation ACPI.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragenolapicInstallation -- APIC local désactivéIl n'y a normalement pas de problèmes avec l'APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Cependant, si vous en rencontrez, essayez cette option pour démarrer sans prise en charge APIC locale.
Ne confondez pas avec noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarrageoptOptions de démarrageDeux types d'options d'amorçage sont disponibles. En premier lieu, il existe des options qui affectent le programme d'installation. Ensuite, il existe des options du kernel. Certaines des options les plus courantes sont :
a) options du programme d'installation 
  • o_installinstall -- sélectionner une source d'installation  • networknetwork options -- les options réseau  • o_vncvnc options -- options d'installation via VNC
b) options du kernel 
  • o_splashsplash -- déterminer le comportement de l'écran de démarrage  • o_apmapm -- activer/désactiver la fonction de gestion de l'alimentation  • o_acpiACPI -- interface de gestion de l'alimentation et de configuration avancée  • o_ideide -- contrôler le sous-système IDE
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarrageo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkOptions du programme d'installation : options réseauIl est possible de configurer l'interface réseau dès maintenant. Le matériel sera détecté ultérieurement par YaST2. L'ensemble minimum d'options pour configurer votre carte réseau comprend l'adresse IP et le masque réseau de l'hôte. Par exemple : 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
ou dans un format plus court : 
  • hostip=192.168.0.10/24
Si vous spécifiez une o_installnetwork-based install et si vous ne définissez pas ces deux options, le programme d'installation essaie de configurer l'interface réseau avec dhcp. Si vous avez besoin d'une passerelle par défaut, spécifiez-le avec l'option gateway. Par exemple : 
  • gateway=192.168.0.8
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_acpiOptions de kernel : acpiLe standard ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) définit les interfaces de gestion d'alimentation et de configuration entre un système d'exploitation et le BIOS. Par défaut, ACPI est activé lorsqu'un BIOS ultérieur à l'année 2000 est détecté. Il existe plusieurs paramètres utilisés couramment pour contrôler le fonctionnement de ACPI : 
  • pci=noacpi -- ne pas utiliser ACPI pour acheminer les interruptions PCI  • acpi=oldboot -- seules les parties de ACPI pertinentes pour l'amorçage restent activées  • acpi=off -- désactiver complètement ACPI  • acpi=force -- activer ACPI même si votre BIOS est antérieur à 2000
En particulier sur les nouveaux ordinateurs, cette interface remplace l'ancien système o_apmapm.
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_apmOptions de kernel : apmAPM est l'une des deux stratégies de gestion de l'alimentation des ordinateurs actuels. Elle est utilisée principalement sur les ordinateurs portables pour des fonctions telles que la mise en veille sur disque, mais elle peut également éteindre l'ordinateur lors d'une coupure d'alimentation. APM dépend du bon fonctionnement du BIOS. Si le BIOS est défectueux, APM peut être d'une utilité limitée, voire empêcher l'ordinateur de fonctionner. Dans ces cas, elle peut être désactivée à l'aide du paramètre 
  • apm=off -- désactiver complètement APM
Certains ordinateurs très récents peuvent bénéficier davantage du nouveau o_acpiACPI.
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_ideOptions de kernel : ideÀ la différence de SCSI, l'IDE est couramment utilisé sur la plupart des postes de travail de bureau. Pour contourner certains problèmes matériels des systèmes IDE, utilisez le paramètre de kernel suivant : 
  • ide=nodma -- désactiver DMA pour les lecteurs IDE
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_installOptions du programme d'installation : installerPar défaut, la source d'installation est recherchée sur les CD-ROM locaux. Pour une installation réseau, sélectionnez l'option install. Les protocoles d'installation possibles sont 
  • FTP  • NFS  • HTTP
La syntaxe à utiliser est similaire à celle des URL standard. Par exemple, si votre serveur se trouve à l'adresse 192.168.0.1 et si vous voulez procéder à une installation basée sur NFS depuis le répertoire /install de ce serveur, spécifiez la source comme suit : 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
La carte réseau est configurée avec dhcp ou vous devez spécifier les paramètres vous-même comme indiqué dans networknetwork options.
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_splashOptions de kernel : écran de démarrageL'écran de démarrage est l'image qui s'affiche lors du démarrage du système. 
  • splash=0 -- L'écran de démarrage est désactivé. Cela peut être pratique avec les moniteurs très anciens ou si des erreurs se produisent.  • splash=verbose -- Activer l'écran de démarrage, sans faire disparaître les messages du kernel et d'amorçage.  • splash=silent -- Activer l'écran de démarrage, mais sans message. À la place, une barre de progression s'affiche.
Retour à la rubrique optOptions de démarrageo_vncpasswordo_vncOptions du programme d'installation : vncPour activer l'installation VNC, spécifiez les paramètres vnc et vncpassword : 
  • vnc=1 vncpassword=example
Le serveur VNC démarre et vous pouvez contrôler YaST2 sur n'importe quel client VNC depuis un système distant.
Retour à la rubrique optOptions de démarragerescueSystème de secoursLe Système de secours est un petit système virtuel basé sur la RAM. Depuis ce système, il est possible de procéder à tous les types de modifications sur un système installé. Étant donné que ce système ne dispose que d'outils de bas niveau, il est réservé aux experts.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarragevideomodeSélection du mode vidéoAppuyez sur F3 pour obtenir la liste des modes vidéo pris en charge par votre carte graphique. Le mode le plus élevé affichable par votre moniteur est présélectionné.
Il est possible que votre moniteur ne puisse pas être détecté automatiquement. Sélectionnez alors votre mode préféré manuellement.
Si votre système rencontre des problèmes avec la carte graphique lors de l'installation, text mode peut vous permettre de contourner le problème.
Retour à la rubrique mainAide sur le chargeur de démarrage
.
